First Integral of B_X (Y=0)

Wiggler Field Comparison^{03/11/17 09.58}

X (cm)

ΙB_X dz (gauss-m)

Skew quad measured in Wiggler 2

First Integral of B_X (X=0)^{Y (cm)}

ΙB_X dz (gauss-m)

8-Pole Wiggler 8/8 -- Four upper central coils offset by +-+-1.5 mm 8-pole wiggler 8/8 model -- Main: 144 A Trim: 1.2 A

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0 5 10 15 20 25

-2 -1 0 1 2