X (cm)

Linear Integral ΙB_Y dz versus Currents for 7-Pole Wiggler

02/09/18 13.00

ΙB_Y dz (gauss-meters)

Main: 110 A Trim: 2.9 A (1.7 T)

Main: 135 A Trim: 2.0 A (1.9 T)

Main: 161 A Trim: 0.7 A (2.1 T)

Main: 161 A Trim: 1.3 A (2.1 T)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0 1 2 3 4 5