y=0 cm

02/08/20 16.35

x(cm) atan(px/pz) (mrad)

θ_x (x)

7-Pole Wiggler -- Main: 110 A Trim: 2.9 A 7-Pole Wiggler -- Main: 161 A Trim: 1.3 A 7-Pole Wiggler -- Main: 161 A Trim: 0.7 A 7-Pole Wiggler -- Main: 135 A Trim: 2.0 A

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4