First Integral of B_X (Y=0)

Wiggler Field Comparison^{02/12/05 15.16}

Skew quad measured in Wiggler 1

7-Pole Nr 2 with coil offsets -- Main: 144 A Trim 7.2 A 7-Pole Nr 2 one coil Δ=50 mils -- Main: 144 A Trim 7.2 A

-10

-7.5

-5

-2.5

0

2.5

5

7.5

10

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4