5.3 GeV e+ 8 mA/bunch TR_RFA04 Smooth Al Chicane 0

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Time (ns)

Button Signal (V)

12/13/12 Collector 3

ECLOUD job 35153

12/13/12 Collector 4

ECLOUD job 35153

12/13/12 Collector 5

ECLOUD job 35153

12/13/12 Collector 6

ECLOUD job 35153

12/13/12 Collector 7

ECLOUD job 35153