Job 21305: Button Signal Macroparticles For 98 Λ T Λ 128 ns

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

100 105 110 115 120 125

11/05/10 06.12

No Arrival Energy Weight

Signal (V)

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 x 10^{-2}

100 105 110 115 120 125 With Arrival Energy Weight Function

Signal (V)

Shielded Button Signal Arrival Energy Weight Function

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 200 400 600 800 1000

11/05/10 06.12

10^{-2}

10^{-1}

1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Arrival Energy at Vacuum Chamber Wall (eV)

Threshold: 80 eV Generalized Lorentzian width: 150 eV Generalized Lorentzian power: 0.9