CH20160621_2mA_14ns: Coherent Tune Shifts for Jobs 42388/42389

Time (ns) Time (ns)

Drift Dipole Drift + Dipole CHESS June/21/2016

ΔQ_X (kHz) ΔQ_Y (kHz)

0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 100 200 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0 100 200