Shielded Button Signal Optimization

0 0.5 1

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 Macroparticle Arrival Time

Charge (10^6 e)

0 0.1 0.2 0.3

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 Shielded Button Signal

Volts

0 0.1 0.2 0.3

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 After Optimization

Volts

Weight Function and Photoelectron Energy

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 2 4 6 8 10 12 14 Time (ns)

Average Energy (eV)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 x 10^{-5}

0 2 4 6 8 10 12 14 Time (ns)

Weight