Shielded Button Signal Optimization

0 1 2 3 4

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 Macroparticle Arrival Time

Charge (10^6 e)

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 Shielded Button Signal

Volts

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 After Optimization

Volts

Weight Function and Photoelectron Energy

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0 2 4 6 8 10 12 14 Time (ns)

Average Energy (eV)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14 x 10^{-5}

0 2 4 6 8 10 12 14 Time (ns)

Weight