-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0 50 100 150 200 250 300 350

Time (ns)

Collector Signal (V)

4/5/14 Trace 186 Witness bunch 8.77 mA 4/5/14 Trace 182 Witness bunch 7.09 mA 4/5/14 Trace 178 Witness bunch 6.46 mA 4/5/14 Trace 174 Witness bunch 4.99 mA 4/5/14 Trace 170 Witness bunch 3.1 mA 4/5/14 Trace 166 Witness bunch 2.05 mA 4/5/14 Trace 162 Witness bunch 1.63 mA 4/5/14 Trace 158 Witness bunch 1 mA