-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0 50 100 150 200 250 300 350

Time (ns)

Collector Signal (V)

4/5/14 Trace 25 Witness bunch position 160 4/5/14 Trace 35 Witness bunch position 125 4/5/14 Trace 45 Witness bunch position 90 4/5/14 Trace 55 Witness bunch position 55 4/5/14 Trace 65 Witness bunch position 38 4/5/14 Trace 19 No witness bunch