-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0 100 200 300 400 500 600 700

Time (ns)

Collector Signal (V)

4/6/14 Trace 183 20 bunches Spacing 14 ns 8.1 mA/bunch No witness 4/8/14 Trace 90 20 bunches Spacing 28 ns 7.92 mA/bunch No witness 4/12/14 Trace 30 20 bunches Spacing 16 ns 8.83 mA/bunch No witness 4/12/14 Trace 28 21 bunches Spacing 63 ns 8.79 mA/bunch Witness position 320 4/12/14 Trace 32 10 bunches Spacing 16 ns 8.82 mA/bunch No witness 4/12/14 Trace 33 11 bunches Spacing 127 ns 8.84 mA/bunch Witness position 320