Time (ns) Time (ns)

POSINST I Drift Dipole 6/2008 Positron Beam

ΔQ_X (kHz) ΔQ_Y (kHz)

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0 200 400 600 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0 200 400 600