QSPU in Q48W: 5.3 GeV e+

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0 100 200 300 400 500 1200 1300 1400 1500

Time (ns)

Collector Signal (V)

ECLOUD job 37694 ECLOUD job 37695 ECLOUD job 37695 ECLOUD job 37696