PEP-II SEY=0.5/500eV n=1-11 RFA Collector Currents (nA)

Sum of Collectors Collector 9

X = 0 mm

Collectors 1 (blue) and 17 (red)

X = Α 29 mm

Collectors 2 (blue) and 16 (red)

X = Α 25 mm

Collectors 3 (blue) and 15 (red)

X = Α 21 mm

Collectors 4 (blue) and 14 (red)

X = Α 17 mm

Collectors 5 (blue) and 13 (red)

X = Α 13 mm

Collectors 6 (blue) and 12 (red)

X = Α 9 mm

Bunch Spacing/Cyclotron Period

Collectors 7 (blue) and 11 (red)

X = Α 5 mm

Bunch Spacing/Cyclotron Period

Collectors 8 (blue) and 10 (red)

X = Α 2 mm

1000

1200

1400 x 10^2

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10

5000

10000

0 5 10