CLOUDLAND SEY for Peak Yield of 200%

08/09/17 12.09

Incident Electron Energy (eV)

Secondary Electron Yield per Incident Electron

Yield Peak at 170 eV Yield Peak at 205 eV Yield Peak at 240 eV Yield Peak at 275 eV Yield Peak at 310 eV 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2

0 200 400 600 800 1000