Entries Mean RMS 100000 66.43 124.5

09/06/24 15.27

Number of Electrons per eV

Energy Cut (eV)

Percentage above energy cut (%)

Total wall current density: 7791 nA/cm^2 over 161.6 ns

10^7

10^8

10^9

1 10 10^2 10^3

0 20 40 60 80 100

1 10 10^2 10^3