Job 1601: Time-Integrated Azimuth of Electrons Hitting Wall

09/06/19 12.30

Current Density (nA/cm^2)

Average current density hitting wall: 9853573 nA/cm^2

Azimuth (radians)

Power density (W/m^2)

Average power density hitting wall: 4365.8 W/m^2

0 10000

20000

30000

40000

50000

0 1 2 3 4 5 6

0 10 20 30 40

0 1 2 3 4 5 6