Time (ns) Time (ns)

POSINST ECLOUD March/2010 Positron Beam

ΔQ_X (kHz) ΔQ_Y (kHz)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 200 400 600 -1 0 1 2 3 4 5

0 200 400 600