Job 35041: SPU Acceptance Plots

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

13/03/31 13.02

No field 21 Gauss, 3ΛEΛ6 eV 21 Gauss, 46ΛEΛ56 eV 21 Gauss, 480ΛEΛ520 eV

Incident Polar Angle (radians)

Acceptance Function

Job 35041: SPU Acceptance Plots

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

13/03/31 13.02

No field 21 Gauss, 3ΛEΛ6 eV 21 Gauss, 46ΛEΛ56 eV 21 Gauss, 480ΛEΛ520 eV

Incident Vx/Vy Angle (radians)

Acceptance Function

Job 35041: SPU Acceptance Plots

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

13/03/31 13.02

No field 21 Gauss, 3ΛEΛ6 eV 21 Gauss, 46ΛEΛ56 eV 21 Gauss, 480ΛEΛ520 eV

Incident Polar Angle (radians)

Solenoid Acceptance Function

Job 35041: SPU Acceptance Plots

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

13/03/31 13.02

No field 21 Gauss, 3ΛEΛ6 eV 21 Gauss, 46ΛEΛ56 eV 21 Gauss, 480ΛEΛ520 eV

Incident Vx/Vy Angle (radians)

Solenoid Acceptance Function