Witness bunch study: 5.3 GeV 3 mA/bunch e+ 15E a-C

12/01/03 15.22

-0.04

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

0 20 40 60 80 100 120

Time (ns)

Button Signal (V)

ECLOUD job 30407

12/24 Trace 448 ECLOUD job 30408

12/24 Trace 454 ECLOUD job 30409

12/24 Trace 460 ECLOUD job 30410

12/24 Trace 472 ECLOUD job 30411

12/24 Trace 484 ECLOUD job 30412

12/24 Trace 437