Job 239: Energy Distribution of Electrons Hitting Wall

Entries Mean RMS 501 26.13 63.18

08/05/09 13.15

Normalized Nr of Electrons

Energy (eV)

Percentage above energy cut (%)

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 10 10^2

0 20 40 60 80 100

1 10 10^2