Vacuum chamber comparison: 5.3 GeV e+ 2.6 mA/bunch 15E

11/09/06 14.42

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0 10 20 30 40 50 60

Time (ns)

Button Signal (V)

SR dose: 0.81Ξ10^{24}γ /m

5/17/10 SPU signal

Optimized ECLOUD simulation

SR dose: 18.2Ξ10^{24}γ /m

12/24/10 SPU signal

ECLOUD QE reduced 50Ψ ECLOUD SEY reduced 25Ψ