Bunch current dependence: 5.3 GeV 15E a-Ce+

11/09/01 14.04

-0.009

-0.008

-0.007

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0

0 5 10 15 20 25 30

Time (ns)

Button Signal (V)

SPU signal 1 mA

ECLOUD 1 mA

SPU signal 2 mA

ECLOUD 2 mA

SPU signal 3 mA

ECLOUD 3 mA

SPU signal 4 mA

ECLOUD 4 mA