5.3 GeV 3 mA/bunch e+ 15E a-C

11/09/01 13.24

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0

0 5 10 15 20 25

Time (ns)

Button Signal (V)

12/24/10 SPU signal Optimized ECLOUD simulation ECLOUD Power Law 1 ECLOUD Power Law 2