Element     Nr Seg   <Length>  Tot Length  Fraction     <Beta X>     <Beta Y>     <Sig X>     <Sig Y>     <Phot/m/e>
Dipole        6589    0.100      658.9       23.3%        14.8         53.7       0.168        0.036          0.304
Drift        17755    0.100     1775.2       62.7%        35.5         38.9       0.056        0.031          0.024
Wiggler       1310    0.100      131.0        4.6%        11.0         11.0       0.017        0.017          0.020
Quadrupole    2349    0.100      234.9        8.3%        30.7         45.5       0.097        0.032          0.123
Sextupole      293    0.100       29.3        1.0%        26.1         59.0       0.218        0.036          0.072
Solenoid         4    0.100        0.4        0.0%        11.4         11.4       0.018        0.018          0.000
Octupole         0    0.000        0.0        0.0%         0.0          0.0       0.000        0.000          0.000
Non-dipole   21711    0.100     2170.9       76.7%        33.4         38.2       0.060        0.030          0.035
Non-drift    10545    0.100     1054.4       37.3%        18.2         46.7       0.135        0.032          0.222
Total        28300    0.100     2830.4      100.0%        29.1         41.8       0.085        0.031          0.098

Element    <F>=<Phot/m/e> Max(F) RMS(F) <Bx*F>/<Bx> Max(Bx*F/<Bx>) RMS(Bx*F/<Bx>) <By*F>/<By> Max(By*F/<By>) RMS(By*F/<By>)
Dipole         0.304       3.364  0.762     0.295      14.405         1.295          0.172       8.335         0.682
Drift          0.024       2.682  0.160     0.015       6.141         0.134          0.019      11.497         0.240
Wiggler        0.020       0.104  0.027     0.017       0.232         0.031          0.017       0.232         0.031
Quadrupole     0.123       2.372  0.382     0.086       6.247         0.437          0.088       8.456         0.526
Sextupole      0.072       2.006  0.247     0.081       2.657         0.299          0.047       1.821         0.220
Solenoid       0.000       0.000  0.000     0.000       0.000         0.000          0.000       0.000         0.000
Octupole       0.000       0.000  0.000     0.000       0.000         0.000          0.000       0.000         0.000
Non-dipole     0.035       2.682  0.197     0.022       6.535         0.188          0.028      11.709         0.306
Non-drift      0.222       3.364  0.640     0.187      11.746         0.910          0.145       9.585         0.671
Total          0.098       3.364  0.422     0.055       7.507         0.375          0.071      10.713         0.496