Element     Nr Seg   <Length>  Tot Length  Fraction     <Beta X>     <Beta Y>     <Sig X>     <Sig Y>     <Phot/m/e>
Dipole        6589    0.100      658.9       23.3%        14.8         53.7       0.168        0.036          1.117
Drift        17755    0.100     1775.2       62.7%        35.5         38.9       0.056        0.031          0.075
Wiggler       1310    0.100      131.0        4.6%        11.0         11.0       0.017        0.017          0.012
Quadrupole    2349    0.100      234.9        8.3%        30.7         45.5       0.097        0.032          0.237
Sextupole      293    0.100       29.3        1.0%        26.1         59.0       0.218        0.036          0.317
Solenoid         4    0.100        0.4        0.0%        11.4         11.4       0.018        0.018          0.000
Octupole         0    0.000        0.0        0.0%         0.0          0.0       0.000        0.000          0.000
Non-dipole   21711    0.100     2170.9       76.7%        33.4         38.2       0.060        0.030          0.092
Non-drift    10545    0.100     1054.4       37.3%        18.2         46.7       0.135        0.032          0.761
Total        28300    0.100     2830.4      100.0%        29.1         41.8       0.085        0.031          0.330

Element    <F>=<Phot/m/e> Max(F) RMS(F) <Bx*F>/<Bx> Max(Bx*F/<Bx>) RMS(Bx*F/<Bx>) <By*F>/<By> Max(By*F/<By>) RMS(By*F/<By>)
Dipole         1.117       4.233  1.036     0.882      10.716         1.172          1.076       9.619         1.382
Drift          0.075       4.073  0.274     0.031       4.432         0.136          0.092      13.106         0.500
Wiggler        0.012       0.107  0.021     0.005       0.058         0.008          0.005       0.058         0.008
Quadrupole     0.237       3.066  0.440     0.138       4.635         0.405          0.283       6.079         0.769
Sextupole      0.317       1.000  0.274     0.265       3.203         0.487          0.375       3.430         0.632
Solenoid       0.000       0.000  0.000     0.000       0.000         0.000          0.000       0.000         0.000
Octupole       0.000       0.000  0.000     0.000       0.000         0.000          0.000       0.000         0.000
Non-dipole     0.092       4.073  0.295     0.044       4.716         0.188          0.121      13.348         0.570
Non-drift      0.761       4.233  0.965     0.512       8.738         0.875          0.848      11.061         1.407
Total          0.330       4.233  0.710     0.143       5.472         0.384          0.407      12.363         1.110