18 19 20 21 22 23 EQS Storage Set-Point Voltage [kV]

0.96

0.97

0.98

0.99

1

1.01

1.02

1.03

1.04

Relative Number Of Decay Positrons [a.u.]

2018-02-10:run11586-11588 Decay Positrons / T0 Integral Decay Positrons / All Clusters