13 14 15 16 17 18 19 20 EQS Storage Set-Point Voltage [kV]

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

Relative Number Of Decay Positrons [a.u.]

2018-03-24:run14107-14112 Decay Positrons / T0 Integral Decay Positrons / All Clusters