0.90

0.92

0.91

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

noise occupancy, fraction of voxels noise hits in detector ( 106 ) tr ac k fin di ng ef fic ie nc y

Track Finding Efficiency vs Noise Occupancy CLEO track finder

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

D. Peterson 16-November-2005

0122.51.50.5

3mmpads1.9mradiusTPC3Teslafield