-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0

50

100

150

200

250 0π ^-π ^+K→^0D deltaE - ^{deltaE}_{Entries 5029}

Mean -0.005397 RMS 0.01927

deltaE -