-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

0π ^-π ^+K→^0D deltaE - ^{deltaE}_{Entries 29730}

Mean -0.005623 RMS 0.01947

deltaE -