-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0π ^-π ^+K→^0D deltaE - ^{deltaE}_{Entries 617251}

Mean -0.005302 RMS 0.01665

deltaE -