-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0

1000

2000

3000

4000

5000

0π ^-π ^+K→^0D deltaE - ^{deltaE}_{Entries 79766}

Mean -0.004269 RMS 0.01473

deltaE -